NAME XFree86 NOTWINDOWCOMPAT
DESCRIPTION "@#XFREE86:4.5.0#@ $XFree86: xc/programs/Xserver/XFree86.def,v 1.6 2005/02/07 01:38:24 tsi Exp $"
PROTMODE
EXETYPE OS2

